Multifunktionale KartenTerminals

                                                                                                                  MKT

für

                                                               das Gesundheitswesen

und

                                                                                      andere Anwendungsgebiete

                                                                                           Spezifikation Version 0.9

                                                                                                               August 1995

                                                                                                               Herausgeber

                                            Arbeitsgemeinschaft "Karten im Gesundheitswesen"

                                         GMD - Forschungszentrum Informationstechnik GmbH

Inhalt

Teil 1: MKT-Basiskonzept

Teil 2: CT-ICC-Interface  - MKT-Schnittstelle für kontaktorientierte Chipkarten mit

          synchroner und asynchroner Übertragung

Teil 3: CT-API 1.1  - Anwendungsunabhängiges CardTerminal Application Programming

          Interface

Teil 4: CT-BCS  - Anwendungsunabhängiger CardTerminal Basic Command Set

Teil 5: Chipkarten mit synchroner Übertragung

                                                 Teil 1: ATR und Datenbereiche

Teil 6: Chipkarten mit synchroner Übertragung

                                                 Teil 2: Übertragungsprotokolle

Teil 7: Chipkarten mit synchroner Übertragung

                                                 Teil 3: Anwendung von Inter-industry Commands

Teil 8: Host-CT-Schnittstelle  für MKTs mit V.24/V.28-Anschluß

Anhang 1 VK-Modul

                                                 Nutzung der Versichertenkarte im lesendem Zugriff

Anhang 2 Print-Modul für Versichertenkarte

Anhang 3 Qualitäts- und Sicherheitsprüfung

Die Spezifikation wurde erstellt vom

Arbeitskreis "Multifunktionale Kartenterminals" der

Arbeitsgemeinschaft "Karten im Gesundheitswesen"

unter Leitung von Bruno Struif, GMD

Beiträge:

Deutsche Telekom AG / PZ Telesec

DIN-Ausschuß NI-17.4

Dr. Peter Debold, Projektbüro Versichertenkarte GmbH

GMD - Forschungszentrum Informationstechnik GmbH

RWTÜV Anlagentechnik GmbH

TeleTrusT Deutschland e.V.

Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung

Bezug:

Projektbüro Versichertenkarte Dr. P. Debold GmbH

Alte Holstenstr. 46

21031 Hamburg

Telefon 040 / 724 20 27

Fax        040 / 724 94 88

Kommentare zur Spezifikation werden erbeten an:

Dipl. Ing. Bruno Struif

GMD - Forschungszentrum

Informationstechnik GmbH

Rheinstraße 75

64295 Darmstadt

Telefon 06151 / 869 206

Fax 06151 / 869 224

Anschrift der Arbeitsgemeinschaft "Karten im Gesundheitswesen"

Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung

Dipl. Inf. Jürgen Sembritzki

Ottostraße 1

50859 Köln

Telefon 02234 / 4094-262

Fax 02234 / 4979-79